From 35a23f6145bb772b9bfa8c8eeb500aa8c02437d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ludovic Pouzenc <ludovic@pouzenc.fr>
Date: Thu, 5 Jul 2018 00:28:24 +0200
Subject: Version awor_1.0_20070316.tar.bz2

---
 final/app/help/profil_loginMethode.php.hlp | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'final/app/help/profil_loginMethode.php.hlp')

diff --git a/final/app/help/profil_loginMethode.php.hlp b/final/app/help/profil_loginMethode.php.hlp
index 6511645..ca6b2be 100644
--- a/final/app/help/profil_loginMethode.php.hlp
+++ b/final/app/help/profil_loginMethode.php.hlp
@@ -7,7 +7,7 @@ Changer votre login et m&eacute;thode d'authentification.
 <li>Basculer votre m&eacute;thode d'authentification dans le mode qui vous convient.</li>
 <li>Changer &eacute;ventuellement votre login.</li>
 <li>Valider les changements.</li>
-<li>Il vous sera peut-&ecirc;tre demmander le mot de passe.</il>
+<li>Il vous sera peut-&ecirc;tre demmand&eacute; le mot de passe.</il>
 <li>Confirmer &agrave; nouveau.</li>
 </ul>
 <hr/>
-- 
cgit v1.2.3

