From 35a23f6145bb772b9bfa8c8eeb500aa8c02437d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ludovic Pouzenc <ludovic@pouzenc.fr>
Date: Thu, 5 Jul 2018 00:28:24 +0200
Subject: Version awor_1.0_20070316.tar.bz2

---
 final/app/help/astuce_deconnexion.php.hlp | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'final/app/help/astuce_deconnexion.php.hlp')

diff --git a/final/app/help/astuce_deconnexion.php.hlp b/final/app/help/astuce_deconnexion.php.hlp
index 41182d8..5b249a3 100644
--- a/final/app/help/astuce_deconnexion.php.hlp
+++ b/final/app/help/astuce_deconnexion.php.hlp
@@ -2,7 +2,8 @@
 Astuce pour se d&eacute;connecter.
 <hr/>Information :
 <ul>
-<li>Se d&eacute;connecter permet de quitter proprement l'application.</li>
+<li>Se d&eacute;connecter permet de quitter proprement l'application.
+<li>Ainsi un autre utilisateur de votre machine ne pourra se connecter avec votre compte.</li>
 </ul>
 <hr/>Etape :
 <ul><li>Cliquer sur le menu D&eacute;connexion.</li></ul>
-- 
cgit v1.2.3

